Available code conversions in en_US.UTF-8

UTF-8

UTF-7

UCS-2 UCS-4

UTF-16

ISO 8859-1 ~ -10 eucKR (KS C 5601-1992) Johap (old and new) ISO-2022-KR

eucCN (GB 2312) ISO-2022-CN eucTW (CNS 1 1643-1992) Big5 ISO-2022-TW

PCK (a.k.a. SJIS and MS Kanji) eucJP (JISX 0201, 0208, 0212)

ISO 646 (ASCII)

10/15/1996

KOI8-R

Solaris 2.6